-- =============================================
-- 修正 order_fund 表状态定义
-- 根据代码逻辑调整状态值
-- =============================================

-- 充值订单状态说明:
-- 1 = 待付款 (用户申请充值，等待用户打款)
-- 2 = 待确认 (用户已确认打款，等待管理员审批)
-- 3 = 已完成 (管理员审批通过，余额已到账)
-- 4 = 已驳回 (管理员审批驳回)
-- 5 = 已取消 (用户取消或系统取消)

-- 提现订单状态说明:
-- 1 = 待审批 (用户申请提现，等待管理员审批)
-- 2 = 已完成 (管理员审批通过，已打款)
-- 3 = 已驳回 (管理员审批驳回，余额已退还)
-- 4 = 已取消 (用户取消)

-- 添加注释说明
ALTER TABLE `order_fund` MODIFY COLUMN `status` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '1' COMMENT '充值状态: 1-待付款 2-待确认 3-已完成 4-已驳回 5-已取消 | 提现状态: 1-待审批 2-已完成 3-已驳回 4-已取消';
