-- 对标分析异步任务表
-- 执行前请确认数据库名称

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `muye_benchmark_task` (
  `id` bigint NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '主键ID',
  `tenant_id` bigint NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '租户ID',
  `user_id` bigint NOT NULL COMMENT '用户ID',

  -- 任务信息
  `task_name` varchar(200) NOT NULL COMMENT '任务名称',
  `video_count` int NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '视频数量',
  `video_urls` text COMMENT '视频URL列表(JSON)',

  -- 执行状态
  `status` tinyint NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '任务状态：0-待处理 1-处理中 2-成功 3-失败',
  `progress` int NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '进度(0-100)',

  -- 执行结果
  `merged_text` longtext COMMENT '合并后的转写文本',
  `generated_prompt` longtext COMMENT '生成的提示词',
  `prompt_id` bigint DEFAULT NULL COMMENT '保存后的提示词ID',

  -- 错误信息
  `error_msg` varchar(1000) DEFAULT NULL COMMENT '错误信息',

  -- 时间戳
  `start_time` datetime DEFAULT NULL COMMENT '开始时间',
  `finish_time` datetime DEFAULT NULL COMMENT '完成时间',
  `creator` varchar(64) DEFAULT '' COMMENT '创建者',
  `create_time` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间',
  `updater` varchar(64) DEFAULT '' COMMENT '更新者',
  `update_time` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '更新时间',
  `deleted` bit(1) NOT NULL DEFAULT b'0' COMMENT '是否删除',

  PRIMARY KEY (`id`),
  KEY `idx_user_id` (`user_id`),
  KEY `idx_status` (`status`),
  KEY `idx_create_time` (`create_time`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci COMMENT='对标分析异步任务表';

-- 同步到 DO 类的 @TableName
